-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 x

-0.5

0

0.5

Phase

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 x 0.7

0.75

0.8

0.85

Magnitude

G1 data1 data2